A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

A

*****(ing) load            tải trọng phá hủy, tải trọng gây nứt

*****ed concrete section         Mặt cắt bê tông đã bị nứt

Abraham’s cones          Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông

absorption test  sự thử lực hấp thu

Abutment         tường chống, chân vòm; mố cầu

Acceberated weathering           sự phong hóa tăng nhanh

accelerated load test     sự thử chịu tải gia tăng

accelerated test sự thử gia tăng

Acceleration     Đẩy nhanh tiến độ

acceleration test            sự thử nghiệm gia tốc

Accelerator, Earlystrength admixture     Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông

acceptance test sự thử nghiệm thu

Acess to the site           ra vào công trường

acid-resisting concrete bê tông chịu axit

Action effect     hiệu quả hoạt động

Action  tác động, tác dụng; sự hoạt động

Activity schedule           Biểu khối lượng công việc

actual load        tải trọng thực, tải trọng có ích

actual test         sự thử nghiệm khai thác, sự thử nghiệm thực

additional load tải trọng phụ thêm, tải trọng tăng thêm

additive test      sự xác định hàm lượng chất phụ gia

adhesion test     sự thử lực bám

Adjustable prop            [cột, thanh chống] điều chỉnh được

Advance payment         Tạm ứng

aerated concrete           bê tông xốp/ tổ ong

A-frame (construction)  khung chữ A (kết cấu)

After anchoring Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực

ageing test        sự thử lão hóa

agglomerate-foam conc.            bê tông bọt thiêu kết/bọt kết tụ

Air supported structure kết cấu đỡ bằng khí cầu

air test  sự thử độ kín; sự thử bằng không khí nén

air-entrained concrete   bê tông có phụ gia tạo bọt

air-placed concrete       bê tông phun

allowable load tải trọng cho phép

alloy steel         thép hợp kim

Alloy(ed) steel  Thép hợp kim

alternate load    tải trọng đổi dấu

alternate-stress test       sự thử ứng suất đổi đầu

altitude test       sự thử nghiệm trên cao; sự thử nghiệm độ cao

Anchor bolt      bulông neo

Anchor plate     bản neo

Anchor sliding   Độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép

Anchor cái neo

Anchorage length          Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép

angle bar          thép góc

angle beam       xà góc; thanh giằng góc

angle brace/angle tie in the scaffold        thanh giằng góc ở giàn giáo

angular test       sự thử kiểm tra, sự kiểm nghiệm (

antisymmetrical load      tải trọng phản đối xứng

apex load         tải trọng ở nút (giàn)

Approval of the Contractor's temporary works  Phê duyệt các công trình tạm của Nhà thầu

arbitration test   sự thử nghiệm trọng tải (sự thử nghiệm để phân xử)

Arch bridge      cầu vòm

Arch     cuốn, vòm; cửa cuốn

architectural concrete    bê tông trang trí

Area of reinforcement   Diện tích cốt thép

armoured concrete        bê tông cốt thép

Arrangement of longitudinales renforcement cut-out       Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm

Arrangement of reinforcement   Bố trí cốt thép

articulated girder           dầm ghép

asphaltic concrete         bê tông atphan

assumed load    tải trọng giả định, tải trọng tính toán

Atmospheric corrosion resistant steel     Thép chống rỉ do khí quyển

atrition test        sự thử mài mòn

Attached pier    cột chống; cột giả

average load     tải trọng trung bình

axial load          tải trọng hướng trục

axle load           tải trọng lên trục

B

Backpropping   sự chống xiên; thanh chống xiên

Back-shore      [thanh, cọc] chống xiên

Bag of cement Bao xi măng

Bag      Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)

balance beam   đòn cân; đòn thăng bằng

balanced load   tải trọng đối xứng

balancing load   tải trọng cân bằng

ballast concrete             bê tông đá dăm

Balloon-frame construction       kết cấu khung nhà gỗ nhẹ

band-over test  sự thử bẻ cong

Bar (reinforcing bar)     Thanh cốt thép

Base structure   kết cấu nền móng

Base     nền; móng; bệ

basement of tamped (rammed) concrete            móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông

Baseplate                     tấm đệm, tấm lót

basic load         tải trọng cơ bản

Batter   sườn dốc, mái dốc; độ nghiêng mặt ngoài

Beam of constant depth            Dầm có chiều cao không đổi

Beam reinforced in tension and compression      Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén

Beam reinforced in tension only Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo

bearable load    tải trọng cho phép

bed load           trầm tích đáy

Bedding            Móng cống

Before anchoring          Trước khi neo cốt thép dự ứng lực

bend(ing) test    sự thử uốn

bending load     tải trọng uốn

Bending strength           Độ bền uốn

Bent-up bar      Cốt thép uốn nghiêng lên

best load          công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin)

bituminous concrete      bê tông atphan

blank test          sự thử bất kỳ, mẫu thử ngẫu nhiên

blow test          sự thử sức chịu va đập; sự thử độ bền va đập

blow-bending test         sự thử uốn va đập

bond beam       dầm nối

Bonded tendon Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông

Bonded tendon Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông

Bored pile        Cọc khoan nhồi

boring test        sự thử bằng khoan

Bottom lateral   Thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn

Bottom reinforcement   Cốt thép bên dưới (của mặt cắt)

bow girder        dầm cong

bowstring girder            giàn biên cong

box beam         dầm hình hộp

box girder         dầm hộp

braced girder    giàn có giằng tăng cứng

Braced member            Thanh giằng ngang

bracing beam    dầm tăng cứng

Bracing Giằng gió

bracket load     tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn

brake beam      đòn hãm, cần hãm

brake load        tải trọng hãm

break-down test           sự thử đứt; sự thử gãy

breaking load    tải trọng phá hủy

Breaking strength          Giới hạn bền, sức chống phá huỷ

breaking test     sự thử đứt; sự thử gãy

breast beam      tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va,

breeze concrete            bê tông bụi than cốc

brick    Gạch

brick girder       dầm gạch cốt thép

brick wall         Tường gạch

bricklayer /brickmason Thợ nề

bricklayer's hammer (brick hammer)      búa thợ nề

bricklayer's labourer/builder's labourer Phụ nề, thợ phụ nề

bricklayer's tools           Các dụng cụ của thợ nề

bridge beam     dầm cầu

bridge test        sự xác định bằng cầu điện trở

Brinell hardness test      sự thử độ cứng Brinell

brittleness test   sự thử độ giòn

Broad flange beam        dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T)

broken concrete           bê tông dăm, bê tông vỡ

buckling load    tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc

Buckling strength          Cường độ uốn dọc

buffer beam      thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa)

buiding site       Công trường xây dựng

Builder's hoist   Máy nâng dùng trong xây dựng

building site latrine         Nhà vệ sinh tại công trường xây dựng

build-up girder dầm ghép

built up section  thép hình tổ hợp

bump test         sự thử uốn

bumper beam   thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm

bunched beam chùm nhóm

buried concrete             bê tông bị phủ đất

Bursting concrete stress            ứng suất vỡ tung của bê tông

bush-hammered concrete          bê tông được đàn bằng búa

C

Cable disposition          Bố trí cốt thép dự ứng lực

calibration test  sự thử định chuẩn

calorimeter test sự thử bằng nhiệt lượng kế; sự đo nhiệt lượng

camber beam    dầm cong, dầm vồng

cantilever arched girder             dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn

cantilever beam             dầm công xôn, dầm chìa

capacitive load tải dung tính (điện)

capping beam   dầm mũ dọc

carbon penetration test  sự thử độ thấm cacbon

Carbon steel     Thép các bon (thép than)

carbon test       sự thử hàm lượng cacbon

carbonization test          sự thử cacbon hóa; sự thử tính oxi hóa

carcase (cacass, farbric) [ house construction, carcassing]]        khung sườn (kết cấu nhà)

cased beam      dầm thép bọc bê tông

cast concrete    bê tông đúc

Cast in many stage phrases       Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn

Cast in place     Đúc bê tông tại chỗ

Cast in situ place concrete         Bê tông đúc tại chỗ

Cast in situ structure (slab, beam, column)         Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản, cột)

Cast steel         Thép đúc

Cast,(casting)   Đổ bê tông (sự đổ bê tông)

Castellated beam          dầm thủng

castelled section            thép hình bụng rỗng

Casting schedule           Thời gian biểu của việc đổ bê tông

Cast-in-place bored pile           Cọc khoan nhồi đúc tại chỗ

Cast-in-place concrete caisson  Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ

Cast-in-place concrete pile       Cọc đúc bê tông tại chỗ

Cast-in-place, posttensioned bridge      Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ

Cast-in-situ flat place slab         Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ

Catenary arch   cuốn có dạng xích treo

cathode beam   chùm tia catôt, chum tia điện tử

Caupling           Nối cốt thép dự ứng lực

cellar window (basement window)        các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm

cellular concrete            bê tông tổ ong

cellular girder    dầm rỗng lòng

cement             Xi măng

cement concrete           bê tông xi măng

Center spiral     Lõi hình xoắn ốc trong bó sợi thép

centre point load           tải trọng tập trung

centric load       tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục

centrifugal load             tải trọng ly tâm

centrifuge test   sự thử ly tâm; sự thử bằng máy ly tâm

Changes in Activity Schedule    Thay đổi lịch tiến độ

changing load    tải trọng thay đổi

channel section thép hình chữ U

Characteristic strength   Độ bền đặc trưng

check test         sự thử kiểm tra

Checking concrete quality         Kiểm tra chất lượng bê tông

Chillid steel       Thép đã tôi

chimney            ống khói (lò sưởi)

chimney bond   cách xây ống khói

chopped beam tia đứt đoạn

chuting concrete            bê tông lỏng

cinder concrete             bê tông xỉ

circulating load tải trọng tuần hoàn

clarke beam      dầm ghép bằng gỗ

Closure joint     Mối nối hợp long (đoạn hợp long)

closure test       sự thử nén hết cỡ (lò xo)

Coating            Vật liệu phủ để bảo vệ cốt thép DưL khỏi rỉ hoặc giảm ma sát khi căng

cobble concrete            bê tông cuội sỏi

cold rolled steel            thép cán nguội

cold temperature test    sự thử ở nhiệt độ thấp

cold test           sự thử lanh; sự thử ở nhiệt độ thấp

cold weather test          sự thử trong thời tiết lạnh

cold-and-hot test          sự thử nóng-lạnh, sự thử bằng nung nóng-làm lạnh

collapse load    tải trọng phá hỏng, tải trọng

collapsible beam           dầm tháo lắp được

collar beam       dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo)

combination beam         dầm tổ hợp, dầm ghép

combined load tải trọng phối hợp

commercial concrete     bê tông trộn sẵn

Communications           Các biện pháp thông tin liên lạc

Compensation events    Các trường hợp bồi thường

compession test            sự thử nén

Completion date           Ngày hoàn thành

Completion of contract             Hoàn thành hợp đồng

composit beam             dầm hợp thể, dầm vật liệu hỗn hợp

composite load             tải trọng phức hợp

Composite steel and concrete structure Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép

Composite steel and concrete structure Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép

compound beam           dầm hỗn hợp

compound girder          dầm ghép

comprehensive test       sự thử toàn diện

Compremed concrete zone       Vùng bê tông chịu nén

compression reinforcement        cốt (thép); cốt, sườn

Compression reinforcement       Cốt thép chịu nén

compressive load          tải trọng nén

Compressive strength    Ứng suất chịu nén

concentrated load         tải trọng tập trung

Concrete age at prestressing time          Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực

Concrete aggregate (sand and gravel)    cốt liệu bê tông (cát và sỏi)

concrete base course    cửa sổ tầng hầm

Concrete composition   Thành phần bê tông

Concrete cover Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)

concrete floor   Sàn bê tông

Concrete hinge Chốt bê tông

concrete mixer/gravity mixer      Máy trộn bê tông

Concrete proportioning Công thức pha trộn bê tông

Concrete stress at tendon level  ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực

Concrete surface treatement      Xử lý bề mặt bê tông

Concrete test hammer   Súng bật nảy để thử cường độ bê tông

Concrete thermal treatement     Xử lý nhiệt cho bê tông

Concrete unit weight, density of concrete           Trọng lượng riêng bê tông

Concrete          Bê tông

Concrete-filled pipe pile            Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng

Condition of curing       Điều kiện dưỡng hộ bê tông

cone test           sự thử nghiệm (độ sụt vữa bê tông) bằng chùy hình nón

conjugate beam            dầm trang trí, dầm giả

Connect by hinge          Nối khớp

connected load             tải trọng liên kết

Connection strand by strand      Nối các đoạn cáp dự ứng lực Kéo sau

Connection       Ghép nối

Connector        Neo (của dầm thép liên hợp bản BTCT)

consistency test of concrete       sự thử nghiệm độ sụt của vữa bê tông

constant load    tải trọng không đổi, tải trọng tĩnh

Construction successive stage(s)           (Các) Giai đoạn thi công nối tiếp nhau

continuity test    sự thử tính liên tục

continuous beam           dầm liên tục

continuous concrete      bê tông liền khối

continuous girder          dầm liên tục

continuous load             tải trọng liên tục; tải trọng phân bố đều

Contract data   Dữ liệu Hợp đồng

Contract price Giá Hợp đồng

Contractor to construct the Works        Nhà thầu phải thi công Công trình

contractor's name plate             Biển ghi tên Nhà thầu

Contractor's risks         Rủi ro của Nhà thầu

controlling beam           tia điều khiển

convergent beam          chùm hội tụ

copper clad steel          thép mạ đồng

Corner connector         Neo kiểu thép góc

Correction of defects    Sửa chữa sai sót

Corroded reinforcement            Cốt thép đã bị rỉ

Cost control     Kiểm soát chi phí

Cost of repairs Chi phí sửa chữa

Coupler (coupling)        Mối nối cáp dự ứng lực Kéo sau

Coupler            Đầu nối để nối các cốt thép dự ứng lực

Coupleur          Bộ nối các đoạn cáp dự ứng lực kéo sau

cover ( boards) for the staircase            Tấm che lồng cầu thang

Cover plate      Bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép )

Cover-meter, Rebar locator      Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép

Cover-meter, Rebar locator      Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép

Cover-plate      Bản nối ốp, bản má

crane beam       dầm cần trục

crane girder      giá cần trục; giàn cần trục

crane load        sức nâng của cần trục, trọng tải của cần trục

Creep strength Độ bền từ biến

creep test         sự thử độ rão; sự thử độ lưu biến

creep-rupture test         sự thử độ rão-gãy

crippling load    tải trọng phá hủy

crippling test     sự thử uốn dọc; sự thử uốn đi uốn lại

critical load       tải trọng tới hạn

cross beam       dầm ngang, xà ngang

cross girder      dầm ngang

crushing load    tải trọng nghiền, tải trọng nén vỡ

Crushing machine          Máy nén mẫu thử bê tông

Crushing strength          Độ bền nén vỡ

crushing test      sự thử nén vỡ

cube strength    Độ bền nén ba phương

curb girder        đá vỉa; dầm cạp bờ

Cure to cure, curing      Dưỡng hộ bê tông mới đổ xong

Curing temperature       Nhiệt độ dưỡng hộ bê tông

Curing  Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng

Currencies        Các loại tiền tệ

Cutting machine            Máy cắt cốt thép

Cutting strength             Ứng lực cắt

cyclic load        tải trọng tuần hoàn

cyclopean concrete       bê tông đá hộc

Cylinder, Test cylinder  Mẫu thử bê tông hình trụ

D

damping test     sự thử giảm xóc, sự thử giảm âm; sự thử thấm

Dayworks        Công việc công nhật

dead load         tĩnh tải

dead weight load          tĩnh tải

de-aerated concrete      bê tông (đúc trong) chân không

deck girder       giàn cầu

Deck plate girder          Dầm bản thép có đường xe chạy trên

Deep foundation           Móng sâu

Defect notice period     Thời gian thông báo về sai sót (tương đương với nghĩa là thời gian bảo hành)

Defects             Sai sót (kỹ thuật)

definitions         Các định nghĩa

deflection test   sự thử uốn

deformation test            sự thử biến dạng

Deformed bar, deformed reinforcement Cốt thép có gờ (cốt thép gai)

Deformed reinforcement           Cốt thép có độ dính bám cao (có gờ)

Deformed reinforcement           Cốt thép có độ dính bám cao (có gờ)

Degign action effect      hiệu quả hoạt động thiết kế

Delegation        Đại diện

demand load     tải trọng yêu cầu

dense concrete             bê tông nặng

Depth of beam  Chiều cao dầm

Depth   Chiều cao

design load       tải trọng tính toán, tải trọng thiết kế

destructive test  sự thử phá hủy

diagnostic test   sự thử chẩn đoán

diagonal reinforcement cốt (thép) xiên, cốt (thép) đặt chéo

Dile splicing      Nối dài cọc

direct-acting load          tải trọng tác động trực tiếp

discontinuous load        tải trọng không liên tục

Discoveries       Những thứ phát hiện được (khi thi công)

disposable load             tải trọng có ích

Disputes           tranh chấp

distributed load             tải trọng phân bố

distributing reinforcement          cốt (thép) phân bố

Distribution reinforcement         Cốt thép phân bố

divergent beam             chùm phân kỳ

double angle     thép góc ghép thành hình T

double strut trussed beam         dầm tăng cứng hai trụ chống

draw beam       dầm nâng, cần nâng

drawbar load    lực kéo ở móc

drawbar test     sự thử thanh kéo

drill test            sự thử khoan

drop test           sự thử va dập; sự thử thả rơi; sự thử sụt điện áp

drum test          sự thử gõ đập

dry concrete     bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng

Dry guniting      Phun bê tông khô

Duct     ống chứa cốt thép dự ứng lực

dummy load      tải trọng giả

dummy test       sự thử mô hình; sự thử hình mẫu

duplicate test    sự thử lặp lại

During stressing operation         Trong quá trình Kéo căng cốt thép

Dynamic strength          Độ bền động, độ bền va chạm

dynamic test     sự thử động lực

dynamic(al) load           tải trọng động lực học

E

early strength concrete bê tông mau cứng

Early strength concrete  Bê tông hóa cứng nhanh

Early warning    Cảnh báo trước

earthquake test sự thử sức bền động đất, sự thử sức chịu động đất

eccentric load   tải trọng lệch tâm

Effective depth at the section     Chiều cao có hiệu

effiency test      sự thử công suất, sự thử năng suất; sự thử hiệu suất

Efflorescence    ố mầu trên bề mặt bê tông

elastic limit load            tải trọng giới hạn đàn hồi

Elastic strength Độ bền đàn hồi

Elastomatric bearing      Gối cao su

Elliptical arch    cuốn hình elip

elongation test   sự thử kéo dài; sự thử độ kéo dài

Employer's risks           Rủi ro của Chủ đầu tư

end bearing capacity     Sức chống mũi

end girder         dầm gối tường

endưquench test           sự thử độ thấm tôi

endurance test  sự thử độ bền; sự thử sức chịu đựng

endurance-tension test  sự thử độ bền kéo, sự thử sức chịu kéo

enduranceưtorsion test  sự thử độ bền xoắn, sự thử sức chịu xoắn

English bond     Xếp mạch kiểu Anh

English cross bond/Saint Andrew's cross bond cách xây chéo kiểu Anh

Epingle Pin       Cốt thép găm (để truyền lực cắt trượt như neo)

equalizing beam            đòn cân bằng

Equipment for the distribution of concrete          Thiết bị phân phối bê tông

equivalent load tải trọng tương đương

Erection reinforcement  Cốt thép thi công

even load          tải trọng đều, tải trọng phân bố đều

excess concrete            vữa bê tông phân lớp

expanded slag concrete             bê tông xỉ nở

exposed concrete         bê tông mặt ngoài(công trình)

Exposed reinforcement Cốt thép lộ ra ngoài

exposure test    sự thử phơi sáng

Extension of intended completion date   Gia hạn ngày hoàn thành dự kiến

External prestressed concrete    Bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài

F

fabric reinforcement      cốt (thép) lưới

face-bend test   sự thử uốn bề mặt (thử mối hàn)

failing load        tải trọng phá hủy

failure-rate test  sự thử tốc độ phá hủy

fan beam          chum tia hình quạt

fascia beam      dầm có cánh

fascia girder      dầm biên

Fatigue strength            Giới hạn mỏi

fatigue test        sự thử độ mỏi

feeder skip       Thùng tiếp liệu

fence    bờ rào, tường rào

fender beam     dầm chắn

fibrous concrete            bê tông sợi

fictitious load    tải trọng ảo

Field connection use high strength bolt   Mối nối ở hiện trường bằng bu lông cường độ cao

Field connection use high strength bolt   Mối nối ở hiện trường bằng bu lông cường độ cao

Field connection           Mối nối ở hiện trường

field test            sự thử ở hiện trường

Final account    Quyết toán

fine concrete     bê tông mịn

first course        hàng /lớp gạch đầu tiên

First floor ( second floor nếu là tiếng Anh Mỹ ) Lầu một (tiếng Nam), tầng hai (tiếng Bắc)

fish-bellied beam           dầm phình giữa, dầm bụng cá (để có sức bền đều)

Fix the ends of reinforcement    Giữ cố định đầu cốt thép

Fixation on the form      Giữ cho cố định vào ván khuôn

fixed beam        dầm ngàm hai đầu, dầm cố định

fixed load         tải trọng cố định, tải trọng không đổi

Flange reinforcement     Cốt thép bản cánh

flanged beam    dầm có bản cánh, dầm có gờ; dầm chữ I

flat bar  thép dẹt

Flat Pratt girder            dầm flat phẳng

Flexible sheath  ống mềm (chứa cáp, thép DƯL)

Flexural strength           Giới hạn bền uốn

float      bàn xoa

floated concrete            (vữa) bê tông nhão/bê tông chảy lỏng

floor beam        dầm sàn

flow test of concete       sự thử độ sụt (hình nón) của vữa bê tông

flow test           sự thử tính lưu động của vật liệu (sơn, vữa...)

fluctuating load tải trọng dao động

fly-ash concrete            bê tông bụi tro

foam concrete   bê tông bọt

Footing Bệ móng

Forces on parapets       Lực lên lan can

Form exterior face        Bề mặt ván khuôn

Form removal   Dỡ ván khuôn

Form vibrator   Đầm cạnh (rung ván khuôn)

Form    Ván khuôn

Fouilk, bouchon            Bê tông bịt đáy (của móng Cáp cọc, của giếng, của hố)

Foundation beam          dầm móng

foundation girder           dầm móng

Foundation material      Vật liệu của móng

Foundation soil Đất nền bên dưới móng

Foundation       Móng

Fractural strength          Sức cản đứt

fracture test      sự thử đứt gãy

frame girder      giàn khung

frame reinforcement      cốt (thép) giàn

free beam         dầm tự do

free-bend test   sự thử uốn tự do

free-fall test      sự thử rơi tự do

freezing test      sự thử đông lạnh; sự thử tính chịu đông lạnh

fresh concrete   bê tông mới đổ

Fresh concrete  Bê tông tươi (mới trộn xong)

friability test      sự thử độ giòn

Frictional strength         Độ bền ma sát

front beam        dầm trước

fuel consumption test     sự thử nghiệm tiêu hao nhiên liệu

full load            tải trọng toàn phần

full-scale test     sự thử nguyên cỡ; sự thử mô hình nguyên cỡ

G

galvanised steel thép mạ kẽm

gas concrete     bê tông xốp

gate      Cửa

General conditions of Contract Các điều kiện chung của Hợp đồng

glass concrete   bê tông thủy tinh

glass-reinforced conc.   bê tông cốt thủy tinh

glavel concrete bê tông (cốt liệu) sỏi

glazed concrete             bê tông trong

Gluing of steel plate       Dán bản thép

Grade of concrete         Cấp của bê tông

Grade of reinforcement Cấp của cốt thép

Grade   Cấp (của bê tông, của …)

gradually applied load   sự chất tải tăng dần

granolithic concrete       bê tông granit

grating beam     dầm ghi lò

gravity load       tải trọng bản thân, tự trọng

green concrete bê tông mới đổ

green test          sự thử chạy rà

grillage reinforcement    cốt (thép) lưới sợi

grinding test      sự thử khả năng gia công bằng mài, sự thử bằng mài

gross load         tải trọng tổng, tải trọng toàn phần

Ground anchor neo (vào) đất

ground floor (hoặc first floor nếu là tiếng Anh Mỹ)         tầng trệt (tiếng Nam), tầng một (tiếng Bắc)

Grouting           Phun vữa lấp lòng ống chứa cốt thép dự ứng lực

guard board      tấm chắn, tấm bảo vệ

gunned concrete           bê tông phun

Gusset plate      Bản nút, bản tiết điểm

gust load           (hàng không) tải trọng khi gió giật

gypsum concrete           bê tông thạch cao

H

H- beam           dầm chữ H

half- beam        dầm nửa

half-latticed girder         giàn nửa mắt cáo

hammer beam   dầm hẫng, dầm chìa, dầm công xôn

Hand rail          Lan can

hanging beam    dầm treo

hanging test       sự thử kéo đứt bằng treo

hard rock concrete       bê tông (cốt liệu) đá cứng

hard steel          thép cứng

hardenet concrete         bê tông đã đông cứng

hardness test     sự thử độ cứng

haydite concrete           bê tông keramit

HDPE sheath    Vỏ bọc polyetylen mật độ cao của cáp dự

head beam        dầm mũ cọc

heading bond    cách xây hàng ngang (gạch xây ngang)

heading course hàng, lớp xây ngang

heaped concrete           bê tông chưa đầm

heat load          tải trọng do nhiệt

heat test            sự thử bằng nung nóng

heat-resistant concrete bê tông chịu nhiệt

heavy concrete             bê tông nặng

Heavy weight concrete  Bê tông nặng

helical reinforcement     cốt (thép) xoắn

high beam         đèn rọi xa, chùm sáng rọi xa

high slump concrete      bê tông chảy

High strength concrete  Bê tông cường độ cao

High strength steel         Thép cường độ cao

High strength steel         Thép cường độ cao

High tech work technique          Công trình kỹ thuật cao

high tensile steel            thép cường độ cao

high yield steel  thép đàn hồi cao

Highest flood level        Mức nước lũ cao nhất

High-strength material   Vật liệu cường độ cao

Hight density     ống bằng polyetylen mật độ cao

hinged beam     dầm đòn gánh, dầm quay quanh bản lề ở giữa

hinged cantilever girder             dầm đỡ - ghép bản lề

hinged girder     dầm ghép bản lề

hold beam        dầm khô (dầm tàu ở chỗ khô)

Hole     Lỗ thủng, lỗ khoan

hollow block wall          Tường xây bằng gạch lỗ (gạch rỗng)

hollow section   thép hình rỗng

Hook   Móc câu (ở đầu cốt thép)

Hoop reinforcement      Cốt thép đặt theo vòng tròn

hooped concrete           bê tông cốt thép vòng

hose (hosepipe)            ống nước - Chú thích ở đây là loại ống mềm như dạng ống nhựa dùng để rửa xe ấy

hot rolled steel  thép cán nóng

hot test sự thử bằng nung nóng

Hot-bending test           sự thử uốn nóng

hot-laid asphaltic conc. bê tông atphan đúc nóng

Hot-load test    sự thử tải nhiệt (sự thử độ chịu nhiệt khi có tải)

hot-mixed asphaltic conc           bê tông atphan trộn nóng

Hydraulic concrete        Bê tông thủy công

hydraulic test    sự thử thủy lực

hydrostatic test sự thử thủy tĩnh

I

I- beam            dầm chữ I

I- girder            dầm chữ I

Identifying defects         Phát hiện sai sót

impact bend test           sự thử uốn va đập

impact compression test            sự thử nén va đập

impact endurance test   sự thử độ bền va đập

impact hardness test      sự thử độ cứng va đập

impact load       tải trọng va đập

Impact strength             Lực chống va đập

impact test        sự thử va đập, sự thử dát

imposed load    tải trọng đặt vào

impulse test       sự thử bằng xung

impulsive load   tải trọng va đập, tải trọng xung

Inclined bar      Cốt thép nghiêng

incompletely compacted c         bê tông đầm chưa đủ

increment load tải trọng phụ

Indemnities       Bồi thường

independent girder        dầm phụ, dầm rồi

indivisible load tải trọng không chia nhỏ được

inductive load   tải trọng cảm ứng

initial load         tải trọng ban đầu

In-situ concrete             bê tông đổ tại chỗ

in-situ material test        sự thử nghiệm vật liệu tại hiện trường

instantaneous load         tải trọng tức thời

insulating concrete         bê tông cách nhiệt

Insurance          Bảo hiểm

intermittent load            tải trọng gián đoạn

Internal prestressed concrete     Bê tông cốt thép dự ứng lực trong

Internal prestressed concrete     Bê tông cốt thép dự ứng lực trong

Internal vibrator            Đầm trong (vùi vào hỗn hợp bê tông)

Interpretation    Diễn giải

intrinsic fatigue-limit test            sự thử giới hạn mỏi nội tại

ion beam          chùm ion

irregularly distributed load         tải trọng phân bố không đều

isteg reinforcement        cốt (thép) có gờ

J

Jacking end      Điểm đầu cốt thép được kéo căng bằng kích

Jacking force    Lực kích (để Kéo căng cốt thép)

jamb     Đố dọc cửa, thanh đứng khuôn cửa

job-placed concrete      bê tông đổ tại chỗ

joggle beam      dầm ghép mộng

joint beam        thanh giằng, thanh liên kết

junior beam      dầm bản nhẹ

K

king post girder             dầm tăng cứng một trụ

L

laboratory simulation test           sự thử bằng phương pháp mô phỏng trong phòng thí nghiệm

laboratory test  sự thử trong phòng thí nghiệm

ladder   cái thang

laminated beam             dầm thanh

Laminated steel Thép cán

landing beam    chùm sáng dẫn hướng hạ cánh

Language and law         Ngôn ngữ và luật (áp dụng cho hợp đồng)

Lap      Mối nối chồng lên nhau của cốt thép

laser beam        chùm tia laze

Lateral bracing  Hệ giằng liên kết của dàn

lateral load        tải trọng ngang

lateral reinforcement      cốt (thép) ngang

Lateral strength             Độ bền chống lực ngang

latrine   nhà vệ sinh

lattice beam      dầm lưới, dầm mắt cáo

lattice girder      giàn mắt cáo

laying - on - trowel       bàn san vữa

leak (age) test   sự thử độ rò

lean concrete    bê tông nghèo, bê tông chất lượng thấp

Lean concrete (low grade concrete)      Bê tông nghèo

ledger   thanh ngang, gióng ngang (ở giàn giáo)

Letter of acceptance     Thư chấp thuận

Leveling            Cao đạc

Levelling instrument       Máy cao đạc (máy thủy bình)

Levelling point  Điểm cần đo cao độ

life test  sự thử tuổi thọ, sự thử thời gian sử dụng

lifting beam       dầm nâng tải

Ligature, Tie     Dây thép buộc

light beam         chùm tia sáng

light load           tải trọng nhẹ

Light weight concrete    Bê tông nhẹ

light-weight concrete     bê tông nhẹ

lime concrete    bê tông vôi

limit load           tải trọng giới hạn

Limit strength    Độ bền giới hạn

linearly varying load      tải trọng biến đổi tuyến tính

lintel (window head)      Lanh tô cửa sổ

liquid concrete bê tông lỏng

Liquidated damages      Bồi thuờng thiệt hại

live load            tải trọng động; hoạt tải

live test sự thử nghiệm có người (trong khoang tàu thí nghiệm)

load due to own weight             tải trọng do khối lượng bản thân;

load due to wind           tải trọng do gió;

load in bulk       chất thành đống;

load on axle      tải trọng lên trục;

load out            giảm tải, dỡ tải;

load per unit length        tải trọng trên một đơn vị chiều dài

load test           sự thử có tải trọng

load up             chất tải

loading test       sự thử bằng tải trọng

Location of the concrete compressive resultant  Điểm đặt hợp lực nén bê tông

long-duration test          sự thử dài hạn, sự thử thời gian sử dụng dài

longitudinal beam          dầm dọc, xà dọc

longitudinal girder          dầm dọc, xà dọc

longitudinal reinforcement          cốt (thép) dọc

Longitudinal reinforcement        Cốt thép dọc

long-run test     sự thử vận hành dài hạn, sự thử vận hành lâu, sự thử làm việc lâu

loosely spread concrete            bê tông chưa đầm, bê tông đổ dối

Loss due to concrete instant deformation due to non-simultaneous prestressing of several strands           Mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời của bê tông khi Kéo căng các cáp

Loss due to concrete shrinkage Mất mát do co ngót bê tông

Lost due to relaxation of prestressing steel         Mất mát do từ biến bê tông

Lost due to relaxation of prestressing steel         Mất mát do tự chùng cốt thép dự ứng lực

Low alloy steel Thép hợp kim thấp

Low relaxation steel      Thép có độ tự chùng rất thấp

low slump concrete       vữa bê tông có độ sụt hình nón thấp, vữa bê tông khô

Lower reinforcement layer        Lớp cốt thép bên dưới

Low-grade concrete resistance Bê tông mác thấp

lump load         sự chất tải đã kết tảng; tải vón cục; tải trọng tập trung

M

machinability test           sự thử khả năng máy

machine-placed concrete          bê tông đổ bằng máy

machining test   sự thử tính gia công trên máy

main beam        dầm chính; chùm (tia) chính

main girder       dầm chính, dầm cái; xà chính, xà cái

Main reinforcement parallel to traffic      Cốt thép chủ song song hướng xe chạy

Main reinforcement perpendicular to traffic        Cốt thép chủ vuông góc hướng xe chạy

mallet   Cái vồ (thợ nề)

Management meeting    Họp quản lý, họp điều độ

masonry bonds             Các cách xây

mass concrete   bê tông liền khối, bê tông không cốt thép

matched load    tải trọng được thích ứng

matured concrete          bê tông đã cứng

Medium relaxation steel            Cốt thép có độ tự chùng bình thường

Member with minimum reinforcement    Cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu

mesh reinforcement       cốt (thép) lưới

Metal shell        Vỏ thép

Method of concrete curing        Phương pháp dưỡng hộ bê tông

middle girder    dầm giữa, xà giữa

midship beam   dầm giữa tàu

Mild steel         Thép non (thép than thấp)

minor load        tải trọng sơ bộ (trong máy thử độ cứng)

miscellaneous load        tải trọng hỗn hợp

Mix proportion Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông

mixer operator công nhân đứng máy trộn vữa bê tông

mixing drum      Trống trộn bê tông

mobile load       tải trọng di động

model test         sự thử trên mô hình

Modular ratio   Tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông

Modular ratio   Tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông

Modulus of Elasticity     Môđun đàn hồi

momentary load            tải trọng trong thời gian ngắn, tải trọng tạm thời

monitoring test  sự thử kiểm tra

monolayer reinforcement           cốt (thép) một lớp

monolithic concrete       bê tông liền khối

mortar vữa

mortar pan (mortar trough, mortar tub) thùng vữa

most efficient load         công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin)

motar trough     Chậu vữa

Movable casting           Thiết bị di động đổ bê tông

Movable form, Travling form     Ván khuôn di động

movable load    tải trọng di động

movable rest beam        dầm có gối tựa di động

moving load      tải trọng động

multilayer reinforcement            cốt (thép) nhiều lớp

multispan beam             dầm nhiều nhịp

N

nailable concrete           bê tông đóng đinh được

natural condition test     sự thử trong điều kiện tự nhiên

needle beam     dầm kim

negative moment reinforcement cốt (thép) chịu mômen âm

net load            tải trọng có ích, trọng lượng có ích

nodulation test  sự thử khả năng hình thành nốt sần

nomal load        tải trọng bình thường

non reactive load          tải trọng không gây phản lực, tải thuần trở (điện)

non-central load            tải trọng lệch tâm

Non-destructive test     sự thử không phá hủy (mẫu thử)

non-fines concrete        bê tông hạt thô

Non-prestressed reinforcement Cốt thép thường (không dự ứng lực)

non-uniform beam         dầm tiết diện không đều

Normal relaxation steel Thép có độ tự chùng thông thường

Normal weight concrete, Ordinary structural concrete    Bê tông trọng lượng thông thường

no-slump concrete        bê tông cứng (bê tông có độ sụt=0)

notched bar bending test           sự thử uốn mẫu bị cắt

notched bar test            sự thử mẫu bị cắt

Notice Thông báo

O

oblique angled load       tải trọng xiên, tải trọng lệch

Of laminated steel         Bằng thép cán

off-form concrete          bê tông trong ván khuôn

online test         sự thử trên đường dây

On-load test     sự thử trên đường

operating load   tải trọng làm việc

operation test    sự thử trong vận hành, sự thử trong thao tác, sự thử trong điều kiện sử dụng

optimum load    tải trọng tối ưu

oscillating beam            đòn dao động, đòn lắc

oscillating load tải (trọng) dao động

Other contractors         Các nhà thầu khác

outside cellar steps        cửa sổ buồng công trình phụ

Overall depth of member          Chiều cao toàn bộ của cấu kiện

overall factor of safety   Hệ số an toàn tổng thể

Overlap            Nối chồng

overload test     sự thử quá tải

Over-reinforced concrete          Bê tông có quá nhiều cốt thép

oxidation test    sự thử oxi hóa

P

panel girder      dầm tấm, dầm panen

parabolic girder            dầm dạng parabôn

parallel girder    dầm song song

Parapet            Thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan can cầu)

Parobolic arch  cuốn parabôn

partial load       tải trọng từng phần

Partial prestressing        Kéo căng cốt thép từng phần

pay(ing) load    tải trọng có ích

Payment certificate        Chứng nhận thanh toán

Payment upon termination         Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

peak load         tải trọng cao điểm

penetration test sự thử độ thấm; sự thử độ xuyên (hàn)

percussion test  sự thử va đập

perfomance test            sự thử vận hành

Perforated cylindrical anchor head         Đầu neo hình trụ có khoan lỗ

perfume concrete          tinh dầu hương liệu

Perimeter of bar            Chu vi thanh cốt thép

periodic load    tải trọng tuần hoàn

permanent load             tải trọng không đổi; tải trọng thường xuyên

permeable concrete      bê tông không thấm

permissible load            tải trọng cho phép

Personnel         Nhân sự

phantom load    tải trọng giả

Pile bottom level           Cao độ chân cọc

Pile cross sectional area            Tiết diện ngang cọc

Pile foundation  Móng cọc

pile shaft area   Diện tích xung quanh cọc

Pile shoe           Phần bọc thép gia cố mũi cọc

plain bar           thép trơn

plain concrete   bê tông không cốt thép, bê tông thường

Plain concrete, Unreinforced concrete   Bê tông không cốt thép

plain girder       dầm khối

Plain round bar Cốt thép tròn trơn

plane girder      dầm phẳng

plank platform (board platform)            sàn lát ván

plaster concrete            bê tông thạch cao

Plaster  Thạch cao

plastic concrete             bê tông dẻo

Plate bearing     Gối bản thép

plate girder       dầm phẳng, dầm tấm

plate load         tải anôt

plate steel         thép bản

Plate     Thép bản

platform railing lan can/tay vịn sàn (bảo hộ lao động)

plumb bob (plummet)    dây dọi, quả dọi (bằng chì)

Plywood           Gỗ dán (ván khuôn)

point load         tải trọng tập trung

pony girder       dầm phụ

poor concrete   bê tông nghèo, bê tông gày

Porosity            Độ xốp rỗng (của bê tông)

portland cement concrete          bê tông xi măng pooclan

Portland-cement, Portland concrete      Bê tông ximăng

Possession of the site    Sở hữu công trường

post stressed reinforcement       cốt (thép) ứng lực sau

post-stressed concrete bê tông ứng lực sau

post-tensioned concrete            bê tông ứng lực sau

Posttensioning (apres betonage)            Phương pháp Kéo căng sau khi đổ bê tông

precast concrete           bê tông đúc sẵn

Precast concrete pile     Cọc bê tông đúc sẵn

Precast concrete           Bê tông đúc sẵn

Precasting Yard            Xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông

prefabricated concrete bê tông đúc sẵn

preliminary test sự thử sơ bộ

pre-operational test       sự thử trước vận hành

prepact concrete           bê tông đúc từng khối riêng

pre-production test       sự thử trước sản xuất, sự thử trước khi đưa vào sản xuất

pressure load    tải trọng nén

prestressed concrete     bê tông ứng lực trước

Prestressed concrete pile          Cọc bê tông cốt thép dự ứng lực

Prestressed concrete     Bê tông cốt thép dự ứng lực

prestressed girder         dầm dự ứng lực

pre-stressed reinforcement        cốt (thép) ứng lực trước

Prestressing bed           Bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực

Prestressing by stages   Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn

Prestressing steel          Thép dự ứng suất

Prestressing steel, cable            Cốt thép dự ứng lực

Prestressing teel strand  Cáp thép dự ứng lực

Prestressing time           Thời điểm Kéo căng cốt thép

Pretensioning (avant betonage)  Phương pháp Kéo căng trước khi đổ bê tông

Price adjustment           Điều chỉnh giá

printing beam    (máy tính) chùm tia in

production test  sự thử trong sản xuất; sự thử tại nhà máy

Programme       Lịch tiến độ

proof load        tải trọng thử

Property           (Sở hữu) tài sản

Protection against corrosion      Bảo vệ cốt thép chống rỉ

Protective concrete cover         Lớp bê tông bảo hộ

pulling test        sự thử kéo

Pull-out bond test         sự thử độ dính của bê tông với cốt thép bằng cách kéo cốt thép

pulsating load    tải trọng mạch động

pumice concrete           bê tông đá bọt

pump concrete bê tông bơm

Pumping concrete         Bê tông bơm

punching test     sự thử đột lỗ

Push-pull test    sự thử kéo-đẩy

Put in the reinforcement case     Đặt vào trong khung cốt thép

putlog (putlock)            thanh giàn giáo, thanh gióng

Q

quaking concrete          bê tông dẻo

quality concrete            bê tông chất lượng cao

Quality control Kiểm soát chất lượng

quenching test   sự thử bằng cách tôi; mẫu thử độ thấm tôi

quick test          sự thử nhanh

quiescent load   tải trọng tĩnh

R

racking (raking) back    đầu chờ xây

racking load      tải trọng dao động

radial load        tải trọng hướng kính

radio (-frequency) beam           chùm tần số vô tuyến điện

Railing load       Tải trọng lan can

Railing  Lan can trên cầu

rammed concrete          bê tông đầm

rapid test          sự thử nhanh

rated load         tải trọng danh nghĩa

Ratio of non- prestressing tension reinforcement            Tỷ lệ hàm lượng cốt thép thường trong mặt cắt

Ratio of prestressing steel          Tỷ lệ hàm lượng cốt thép dự ứng lực

reactivity test    sự thử hoạt tính

ready-mixed concrete   bê tông trộn sẵn

reasonableness test       sự kiểm tra tính hợp lý

Rebound number          Số bật nảy trên súng thử bê tông

reception test    sự thử nghiểm thu

Record drawings          Bản vẽ hoàn công (như as-built drawings)

Reedle vibrator Đầm dùi (để đầm bê tông)

refractory concrete       bê tông chịu nhiệt

reinforced concrete       bê tông cốt thép

reinforced concrete beam          dầm bê tông cốt thép

Reinforced concrete beam        Dầm bê tông cốt thép

Reinforced concrete beam        Dầm bê tông cốt thép

reinforced concrete lintel           Lanh tô bê tông cốt thép

Reinforced concrete      Bê tông cốt thép thường

Reinforcement group     Nhóm cốt thép

relaxation test   sự thí nghiệm tính chùng (của vật liệu)

removable gate             Cửa tháo rời được

Removal of the concrete cover  Bóc lớp bê tông bảo hộ

Renforced concrete bridge        Cầu bê tông cột thép thường

repeated load test         sự thử bằng tải trọng lặp lại

resistive load     tải thuần trở, tải ômic

resonance test   sự thử bằng cộng hưởng

resonant fatigue test      sự thử độ mỏi bằng cộng hưởng

restrained beam            dầm ngàm hai đầu

Retarder           Phụ gia chậm hóa cứng bê tông

retempered concrete     bê tông trộn lại

Retension (money)        Tiền giữ lại (ở mỗi kỳ thanh toán, thường để giữ bảo hành)

reversal load     tải trọng đổi dấu

Ribbed plate     Thép bản có gân

rich concrete     bê tông giàu, bê tông chất lượng cao

ridge beam       đòn nóc

Rigid arch         vòm cứng; vòm không khớp

rigid reinforcement        cốt (thép) cứng

riveted girder    dầm ghép tán đinh

rod test sự thử bằng thanh thăm dò

rolled steel        thép cán

roof beam         dầm mái

round hollow section     thép hình tròn rỗng

Round steel tube           ống thép hình tròn

routine test        sự thử theo thủ tục; sự thử thường xuyên

rubbed concrete           bê tông mài mặt

Rubber bearing, neoprene bearing         Gối cao su

rubble concrete             bê tông đá hộc

running-in test   sự thử chạy rà

Rupture limit of the prestressed steel      Giới hạn phá hủy của cốt thép dự ứng lực

Rupture strength           Giới hạn độ bền đứt

rupture test       sự thử đứt gãy

rush-hour load tải trọng trong giờ cao điểm

S

safe load           tải trọng an toàn, tải trọng cho phép

Safety   An toàn

sample test       sự thử chọn mẫu (để xác định phần trăm chính phẩm)

Sand concrete  Bê tông cát

sand-blasted concrete   bê tôngmài bóng bề mặt

Sandlight weight concrete          Bê tông nhẹ có cát

scaffold pole (scaffold standard)            cọc giàn giáo

scaffolding joint with chain (lashing, whip, bond)            mối nối giàn giáo bằng xích (dây chằng buộc, dây cáp)

scale beam       đòn cân

scale model test            sự thử mô hình đồng dạng, sự thử mẫu đồng dạng

scanning beam chùm tia quét

scattered beam             chùm tán xạ

scleroscope hardness test          sự thử độ cứng kiểu xung

scratch hardness test     sự thử độ cứng kiểu vạch

screen test        sự kiểm tra bằng sàng

secondary beam           dầm trung gian

secondary girder           dầm phụ

Securities          Các khoản bảo lãnh

segmental girder            dầm cánh biên trên cong

segregating concrete     vữa bê tông phân lớp

Segregation      Phân tầng khi đổ bê tông

Semi-balloon-frame construction           kết cấu khung nhà gỗ nhẹ vừa

semi-destructive test     sự thử bán hủy

semi-fixed girder           dầm cố định một đầu

sensitivity test    sự thử tính nhạy cảm; sự thử độ mẫn cảm

service load      tải trọng sử dụng, tải trọng có ích

service test       sự thử vận hành; sự thử khai thác sử dụng

setting load       tải trọng khi lắp ráp

shaft frictional capacity Ma sát xung quanh cọc

shallow beam    dầm thấp

Shape steel       Thép hình

shatter test        sự thử đập vỡ

Shear carried by concrete         Lực cắt do phần bê tông chịu

shear load         lực cắt

Shear reinforcement      Cốt thép chịu cắt

Shearing strength          Độ bền trượt

shearing test      sự thử bằng cách cắt

Sheet pile         Cọc ván, cọc ván thép

Sheet pile         Cọc ván, cọc ván thép

shock load        tải trọng va chạm

shock test         sự thử va đập

short-circuit test            sự thử ngắn mạch

shutter cốp pha

signboard (billboard)     Bảng báo hiệu

silicon steel       thép silic

simulation test   sự thử bằng phương pháp mô phỏng

single non central load   tải trọng tập trung không đúng tâm

single test          sự thử đơn chiếc, sự thử từng cái

Single wine, Individual wire       Sợi đơn lẻ (cốt thép sợi)

site fence          tường rào công trường

site hut (site office )       Lán (công trường)

Site investigation report             Báo cáo khảo sát hiện trường

Skin reinforcement        Cốt thép phụ đặt gần sát bề mặt

Slab reinforced in both directions          Bản đặt cốt thép hai hướng

Slab reinforcement        Cốt thép bản mặt cầu

slag concrete    bê tông xỉ

slender beam    dầm mảnh

Sliding agent     Chất bôi trơn cốt thép dự ứng lực

Sliding form      Ván khuôn trượt

sludge test        sự xác định hàm lượng cặn

slump test         sự thử nghiệm độ sụt của vữa bê tông

Slump   Độ sụt (hình nón) của bê tông

small girder       dầm con; xà con

snow load         tải trọng (do) tuyết

socle beam       dầm hẫng; dầm công xôn

socle girder       dầm công xôn

soil bearing test sự thử khả năng chịu tải của đất

soil test sự thử đất trồng

solid web girder            dầm khối

solubility test     sự thử độ hòa tan

Spacing of prestressing steel      Khoảng cách giữa các cốt thép dự ứng lực

Spalled concrete           Bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp)

Span/depth ratio           Tỷ lệ chiều dài nhịp trên chiều cao dầm

specified rated load       tải trọng danh nghĩa

specimen test    sự thử vật mẫu

Spiral reinforced column           Cột có cốt thép xoắn ốc

Spiral reinforcement      Cốt thép xoắn ốc

spirit level         ống ni vô của thợ xây

Splice plat, scab           Bản nối phủ

Splice   Nối ghép, nối dài ra

Splicing method            Phương pháp nối cọc

split beam         dầm ghép, dầm tổ hợp

sprayed concrete          bê tông phun

Sprayed concrete, Shotcrete,    Bê tông phun

spring beam      dầm đàn hồi

square hollow section    thép hình vuông rỗng

stack of bricks đống gạch, chồng gạch

stacked shutter boards (lining boards)   Đống van gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha

stainless steel    thép không gỉ

stamped concrete         bê tông đầm

standard brick gạch tiêu chuẩn

Start date         Ngày khởi công

static hardness test        sự thử độ cứng tĩnh

static load         tĩnh tải

static test          sự thử tĩnh; sự thử bằng tải trọng tĩnh

static torsion test           sự thử độ xoắn tĩnh

steady load       tải trọng ổn định

steadyưload test           sự thử bằng tải trọng không đổi

steamed concrete          bê tông đã bốc hơi nước

steamưpressure test      sự thử bằng áp lực hơi nước

steel concrete   bê tông cốt thép

Steel elongation            Độ dãn dài của cốt thép

Steel H pile       Cọc thép hình H

Steel percentage           Hàm lượng thép trong bê tông cốt thép

Steel percentage           Hàm lượng thép trong bê tông cốt thép

Steel pipe filled with      ống thép nhồi bê tông

Steel pipe filled with      ống thép nhồi bê tông

Steel pipe pile, tubular steel pile Cọc ống thép

Steel stress at jacking end         ứng suất thép ở đầu kích Kéo căng

Steel with particular properties  Thép có tính chất đặc biệt

steel     thép

stiff concrete     vữa bê tông cứng, vữa bê tông đặc

stiff reinforcement         cốt (thép) cứng

Stiffened angles Neo bằng thép góc có sườn tăng cường

stiffening girder             dầm cứng

Stirrup,link,lateral tie     Cốt thép đai (dạng thanh)

stone concrete bê tông đá dăm

Straight reinforcement   Cốt thép thẳng

straining beam   thanh giằng, thanh kéo

Strenghening steel         Thép tăng cường

strength test      sự thử độ bền

Strengthening reinforcement      Cốt thép tăng cường thêm

Stress at anchorages after seating          ứng suất cốt thép dự ứng lực ở sát neo sau khi tháo kích

stretching bond             cách xây hàng dài (gạch xây dọc)

stretching course           hàng, lớp xây dọc

structral hollow section  thép hình rỗng làm kết cấu

Structural engineering    kết cấu

structural section           thép hình xây dựng

Structural steel  Thép kết cấu

structural test    sự thử cấu trúc

strutting beam   dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo)

Stud shear connector    Neo kiểu đinh (của dầm thép liên hợp bê tông)

Stud shear connector    Neo kiểu đinh (của dầm thép liên hợp bê tông)

Subcontracting Thầu phụ

Subcontractor   Nhà thầu phụ

Successive        Nối tiếp nhau

sudden load      tải trọng đột ngột, sự chất tải đột ngột, sự chất tải đột biến

suddenly applied load   tải trọng tác dụng đột biến

sum of skin friction        Tổng ma sát (vỏ)

Superelevation  Siêu cao

superimposed load        tải trọng phụ thêm

supersonic test  sự thử bằng siêu âm

supporting beam           dầm đỡ, xà đỡ

surcharge load sự quá tải

surface load      tải trọng bề mặt

suspension girder          dầm treo

Suspension of Work     Tạm ngừng thi công

sustained load   tải trọng tác động lâu dài

symmetrical load           tải trọng đối xứng, sự chất tải đối xứng

T

T- beam           dầm chữ T

T- girder           dầm chữ T

tail load            tải trọng lên đuôi (máy bay)

Taking over      bàn giao

tamped concrete           bê tông đầm

Tamping           Đầm bê tông cho chặt

tangetial load    tải trọng tiếp tuyến

tar concrete      bê tông nhựa đường

Tax      thuế

tee girder          dầm chữ T

Temporary works         Các công trình tạm (của nhà thầu)

tenacity test      sự thử độ dai; sự thử độ bền đứt

tensile load       tải trọng kéo đứt

Tensile strength             Giới hạn bền kéo

Tensile strength at days age       Cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày

tensile test         sự thử sức căng; sự thử kéo

tension reinforcement    cốt (thép) chịu kéo

Tension reinforcement   Cốt thép chịu kéo

tension test       sự thử sức căng; sự thử kéo

Tension zone in concrete           Khu vực chịu Kéo của bê tông

Tensioning (tensioning operation)           Công tác kéo căng cốt thép

terminating load            tải trọng đặt ở đầu mút (dầm)

Termination      Ngừng, chấm dứt (hợp đồng)

Test cube, cube            Mẫu thử khối vuông bê tông

test load           tải trọng thử

Tests    Kiểm tra, thử nghiệm

The Works to be completed by the Intended Completion Date Công trình phải được hoàn thành vào Ngày hoàn thành dự kiến

thermal test       sự thử bằng nhiệt

thick lead pencil            bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu)

Three-hinged arch         vòm ba khớp

through beam    dầm liên tục, dầm suốt

thrust reinforcement      cốt (thép) chống cắt

tilting load         tải trọng lật đổ

Time control     kiểm soát tiến độ

To extend reinforcement           Kéo dài cốt thép

tool steel           thép công cụ

top beam          dầm sàn; dầm đỉnh

Top lateral strut            Thanh giằng ngang ở mọc thượng của dàn

Top lateral        Thanh giằng chéo ở mọc thượng của dàn

Top reinforcement        Cốt thép bên trên (của mặt cắt)

torque load       tải trọng xoắn

torsion test        sự thử xoắn

Tosbou Khoan

Total angular change of tendon profile from anchor to point X    Tổng các góc uốn nghiêng của cốt thép dự ứng lực ở Khoảng cách x kể từ mἯfont>

Total angular change of tendon profile from jaching end to point x          Tổng các góc uốn của đường trục cốt thép dự ứng lực từ đầu kích đến

total load          tải trọng toàn phần, tải trọng tổng

toughness test   sự thử độ dai (va đập)

traction load     tải trọng kéo

traction test       sự thử sức kéo

traffic load        tải trọng chuyên chở

transient load    tải trọng ngắn hạn, tải trọng nhất thời

transit-mix concrete      bê tông trộn trên xe

transonic test    sự thử bằng xuyên âm

transverse beam            dầm ngang, đà ngang

Transverse reinforcement          Cốt thép ngang

Transverse strength       Độ bền uốn ngang

transverse test   sự thử uốn ngang

transversely loaded beam          dầm chịu tải trọng ngang

trass concrete   bê tông puzolan

trellis girder       giàn mắt cáo

tremie concrete             bê tông đổ dưới nước

trial load           tải trọng thử

trial test            phép thử sơ bộ

trough girder     dầm chữ U, dầm lòng máng

trowel   cái bay thợ nề

Trussed arch     vòm giàn

trussed beam    dầm giàn, dầm mắt cáo

trussed girder    dầm vượt suốt; giàn vượt suốt

tubular girder    dầm ống

tuned plate load            tải điều hướng (trong mạch anôt)

Twist step of a cable     Bước xoắn của sợi thép trong bó xoắn

twisting test       sự thử xoắn

Two-hinged arch          vòm hai khớp

two-way reinforcement             cốt (thép) hai hướng

U

Ultimate bending strength          Giới hạn bền uốn

Ultimate compressive strength   Giới hạn bền nén

ultimate load     tải trọng giới hạn

Ultimate strength           Giới hạn bền

ultrasonic test    sự thử bằng siêu âm

Un*****ed concrete section    Mặt cắt bê tông chưa bị nứt

unbalanced load            tải trọng không cân bằng

Unbonded tendon         Cốt thép dự ứng lực không dính bám với bê tông

Unbonded tendon         Cốt thép dự ứng lực không dính bám với bê tông

Uncorrected defects     Các sai sót không được sửa chữa

Unfilled tubular steel pile           Cọc ống thép không lấp lòng

uniform beam    dầm tiết diện không đổi, dầm (có) mặt cắt đều

uniform load     tải trọng đều

unit load           tải trọng riêng, tải trọng trên đơn vị diện tích

up load             tải trọng thẳng đứng lên trên (lực nâng)

upper floor       Tầng trên

upsetting test     sự thử co, sự thử chồn

useful load        tải trọng có ích

utility room door           cửa buồng công trình phụ

utility room window      cửa sổ buồng công trình phụ

V

vacuum concrete           bê tông chân không

variable load     tải trọng biến đổi

Variations         Các thay đổi ( Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thực hiện một công việc nào đó khác đi so với hợp đồng ban đầu)

varying load      tải trọng biến đổi

Vertical clearance         Chiều cao tịnh không

Vertical-tie       Neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau

Vertical-tie       Neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau

Vertical-tie       Neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau

Viaduct            Cầu có trụ cao

vibrated concrete          bê tông đầm rung

vibration test     sự thử độ rung

Vierendeel girder          giàn Vierenddeel (giàn Bỉ)

W

Wall anchor      neo (vào) tường

wall beam         dầm tường

warranty test     sự thử nghiệm thu

Warren girder   giàn biên //mạng tam giác

water cured concrete    bê tông dưỡng hộ trong nước

water test         sự thử thủy lực

wearing test      sự thử mài mòn

Weathering steel (need not be painted)  Thép chịu thời tiết (không cần sơn)

web girder        giàn lưới thép, dầm đặc

Web reinforcement       Cốt thép trong sườn dầm

weldability test  sự thử tính hàn

Welded plate girder      Dầm bản thép hàn

Welded wire fabric, Welded wire mesh Lưới cốt thép sợi hàn

welding test      sự thử bằng hàn

wet concrete     vữa bê tông dẻo

Wet guniting     Phun bê tông ướt

wheel load        áp lực lên bánh xe

wheelbarrow    Xe cút kít, xe đẩy tay

whole beam      dầm gỗ

wind beam        xà chống gió

Wind bracing    Giằng gió

wind load         tải trọng (do) gió

window ledge   Ngưỡng (bậu) cửa sổ

Wind-tunnel test           sự thử bằng ống khí động học

wooden beam   xà gồ, dầm gỗ

work platform (working platform)         Bục kê để xây

workable concrete        bê tông dễ đổ

working beam   đòn cân bằng; xà vồ (để đập quặng)

working load    tải trọng làm việc

writing beam     tia viết

Y

Yeild point stress of prestressing steel    ứng suất đàn hồi của cốt thép dự ứng lực

Yield strength   Giới hạn chảy, ứng suất chảy

Yield strength of rein forcement in compression Cường độ đàn hồi của thép lúc nén

Yield strength of reinforcement in tension           Cường độ đàn hồi của thép lúc kéo

Z

Z- beam           dầm chữ Z

zonolite concrete           bê tông zônôlit (bê tông ko thấm nước)